-6

-4

-2

 0

 2

 4

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MIXING PARAM. R_M Μ10^{-3}Ν

χ^2 / NDOF = 6.4 / 5

lifetime Μτ_DΝ mixing parameter R_M Μ 10^-3Ν