Fotec Box 401 (CDS163, 46TO-4), Measurement 2

2

3

4

Data File = SP 050907095855 Fotec401-cds163-46to-4-measurement2.xls Upper Diamond = CDS-163, ∼500μm thick, Al metailzation Lower Diamond = 46TO-4, ∼500μm thick, Al metailzation