Fotec Box 402 (A230-10 and A230-08), Measurement 4

2

3

4

Data File = SP 050914094701 Fotec402-A230-08 A230-10-measurement4.xls Upper Diamond = A230-08, ∼500μm thick, Au metailzation Lower Diamond = A230-10, ∼500μm thick, Au metailzation