Fotec Box 403 (ASC-D-0230-7 and ASC-D-0230-5), Measurement 1 (BWL 200MHz)

2

3

4

Figure 1: Time dependence of signal mean value. Mean values extracted from graphs on the next few pages.

Signal spectra at different time intervals:

Figure 2: Time dependence of signal mean value.

Figure 3: Time dependence of signal mean value.

Figure 4: Time dependence of signal mean value.

Figure 5: Time dependence of signal mean value.

Figure 6: Time dependence of signal mean value.

Data File = SP 050923175529 Fotec403-ASC-D-0230-7 ASC-D-0230-5-measurement1.xls Upper Diamond = ASC-D-0230-7, ∼310μm thick, Au metailzation Lower Diamond = ASC-D-0230-5, ∼310μm thick, Au metailzation