Fotec Box 403 (ASC-D-0230-7 and ASC-D-0230-5), Measurement 2

2

3

4

Data File = SP 050924101510 Fotec403-ASC-D-0230-7 ASC-D-0230-5-measurement2.xls Upper Diamond = ASC-D-0230-7, ∼310μm thick, Au metailzation Lower Diamond = ASC-D-0230-5, ∼310μm thick, Au metailzation