Fotec Box 404, (A230-9 and A422-6), Measurement 1 (BWL 200MHz)

2

3

4

Data File = SP 060530115817 Fotec404 A230-9 A422-6 measurement1.xls Upper Diamond = A230-9 Lower Diamond = A422-6 Maček ceramic Ass. #9 New HV/LV cable. But One pin nearly disconnected.