Fotec Box 406, (ASC-D-0230-2 and CD-S-161), Measurement 1 (BWL 200MHz)

2

3

4

Data File = SP 060522185130 Fotec406 ASC-D-0230-2 CD-S-161 measurement1.xls Upper Diamond = ASC-D-0230-2 Lower Diamond = CD-S-161 Maček ceramic Ass. #3