Fotec Box 408, (A382-11 and A382-8), Measurement 1 (BWL 200MHz)

2

3

4

Data File = SP 060328175027 Fotec408 A382-11 A382-8 Magnet-vertical.xls Upper Diamond = A382-11 Lower Diamond = A382-8 Maček ceramic Ass. #1 Box is in a magnetic field (CERN T11, B = 1.64T ) during the measurement. Magnetic field paralel to drift. Trigger is Fotec box 410 with Si Diode.