Fotec Box 413, (A382-9 and A42-11), Measurement 1 (BWL 200MHz)

2

3

4

Data File = SP 060601144047 Fotec413 A382-9 A422-11 measurement1.xls Upper Diamond = A382-9 Lower Diamond = A422-11 Maček ceramic Ass. #10