NINO thr [mV]

0 100 200 300 400 500 600 700 800 rel. eff.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 NINO3., ch3, z GaLi(min ojac.) → F406 NINO3., ch1, brez GaLi → F406 NINO3., ch3, z GaLi(~2.5 vecje ojac.) → F406 NINO3., ch1, brez GaLi → F406

Graph