Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Threshold (mV)

0 50 100 150 200 250 300 Threshold at 1.75 fC Trimmed

0

Threshold at 1.75 fC Trimmed

From 0 to 1*10**14 n/cm2: Preamp 202.4 Shaper 31.2 At 2*10^{14 n/cm2: Preamp 147.2 Shaper 31.2} Chip 0

Chip 1 Chip 2

Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Threshold (mV)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Sigma of Threshold at 1.75 fC Trimmed

0 2 4 6 8

Sigma of Threshold at 1.75 fC Trimmed

From 0 to 1*10**14 n/cm2: Preamp 202.4 Shaper 31.2 At 2*10^{14 n/cm2: Preamp 147.2 Shaper 31.2} Chip 0

Chip 1 Chip 2