Preamp Bias (uA)

0 50 100 150 200 250

Offset Spread (mV)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Offset spread VS Preamp bias chip 0

Fluence: 0 Fluence: 10**13 Fluence: 6*10**13 Fluence: 2*10**14 0 5

Offset spread VS Preamp bias chip 0

Preamp Bias (uA)

0 50 100 150 200 250

Offset Spread (mV)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Offset spread VS Preamp bias chip 1

Fluence: 0 Fluence: 10**13 Fluence: 6*10**13 Fluence: 2*10**14 0 5

Offset spread VS Preamp bias chip 1