Time after irradiation (days)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 Offset Spread VS time after irradiation Chip 0

0

Offset Spread VS time after irradiation Chip 0 Sh. bias: 31.2 Sh. bias: 19.2

Sh. bias: 15.6 Sh. bias: 9.6

Time after irradiation (days)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 Offset Spread VS time after irradiation Chip 1

0

Offset Spread VS time after irradiation Chip 1 Sh. bias: 31.2 Sh. bias: 19.2

Sh. bias: 15.6 Sh. bias: 9.6