Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Noise (ENC)

0 200 400 600 800 1000

1200

Noise vs Fluence Chip 3

0

Noise vs Fluence Chip 3

Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Noise (ENC)

0 200 400 600 800 1000

1200

Noise vs Fluence Chip 4

0

Noise vs Fluence Chip 4

Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Noise (ENC)

0 200 400 600 800 1000

1200

Noise vs Fluence Chip 5

0

Noise vs Fluence Chip 5

ViSet DAC 4

ViSet DAC 6

ViSet DAC 8