Pulse (fC)

0.5 1 1.5 2 2.5 3

Threshold (mV)

0 100 200 300 400 500 600 Average response Chip 0

0

Average response Chip 0

Before irradiation

Pulse (fC)

0.5 1 1.5 2 2.5 3

Threshold (mV)

0 100 200 300 400 500 600 Average response Chip 0

0

Average response Chip 0

After 2*10**14 neutrons