Threshold (mV)

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thresholds bus 0

Threshold (mV)

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thresholds bus 1

Threshold (mV)

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thresholds bus 2

Threshold (mV)

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thresholds bus 3