Days Off

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Dose rate [rad/s]

0

10

20

30

40

50

60 Measurements

Days Off

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Dose rate [rad/s]

0

10

20

30

40

50

Profile of the above