Time (hours)

0 50 100 150 200 250 300 350

A) μ Base Current (

0.074

0.075

0.076

0.077

0.078

0.079

0.08

)^2 n/cm 10 A (~ 5x10 μ ^{-4}

RMS = 4x10

Dmill Ib