Resistance (Ohm)

10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11}

Number of entries

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Inter Line R hIR

Entries 1920 Mean 5.486e+10 RMS 1.011e+11

Layer A

Layer B

Cut

Inter Line R